// SoinsSante.tsx
import { useState } from 'react';
import { AppSidebar } from '../components/AppSidebar';
import { ComingSoon } from '../components/ComingSoon';
import { Stethoscope } from 'lucide-react';

export default function SoinsSante() {
  const [collapsed, setCollapsed] = useState(false);
  return (
    <div className="min-h-screen flex bg-background">
      <AppSidebar collapsed={collapsed} onToggle={() => setCollapsed(c => !c)} />
      <main className="flex-1 flex flex-col min-w-0">
        <header className="bg-card border-b border-border px-6 py-4 flex-shrink-0">
          <h1 className="text-xl font-bold text-foreground" style={{ fontFamily: 'Sora, sans-serif' }}>Soins et Santé</h1>
          <p className="text-sm text-muted-foreground mt-0.5">Budget SI 2027 — Périmètre Soins et Santé</p>
        </header>
        <ComingSoon title="Soins et Santé" subtitle="Le budget SI du périmètre Soins et Santé sera disponible prochainement." icon={Stethoscope} />
      </main>
    </div>
  );
}
